%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{15}

\bibitem{2978} Quentin Angermann, Jorge Bernal, Cristina Sanchez Montes, Maroua Hammami, Gloria Fernandez Esparrach, Xavier Dray, et al. (2017). Clinical Usability Quantification Of a Real-Time Polyp Detection Method In Videocolonoscopy. In \textit{25th United European Gastroenterology Week}.

\end{thebibliography}

\end{document}

