%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{15}

\bibitem{2300} Debora Gil, Agnes Borras, Sergio Vera, \& Miguel Angel Gonzalez Ballester. (2013).<a target={\textquoteright}_blank{\textquoteright} href={\textquoteright}/files/GBV2013.pdf{\textquoteright}> "A Validation Benchmark for Assessment of Medial Surface Quality for Medical Applications "</a> In \textit{9th International Conference on Computer Vision Systems} (Vol. 7963, pp. 334--343). Springer Berlin Heidelberg.

\end{thebibliography}

\end{document}

