%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{15}

\bibitem{1712} Jose Seabra, Francesco Ciompi, Oriol Pujol, Josepa Mauri, Petia Radeva, \& Joao Sanchez. (2011). Rayleigh Mixture Model for Plaque Characterization in Intravascular Ultrasound. \textit{TBME - IEEE Transactions on Biomedical Engineering}, \textit{58}(5), 1314--1324.

\end{thebibliography}

\end{document}

