%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1682} Patricia Marquez, Debora Gil, \& Aura Hernandez-Sabate. (2011). A Confidence Measure for Assessing Optical Flow Accuracy in the Absence of Ground Truth. In \textit{IEEE International Conference on Computer Vision -- Workshops} (pp. 2042--2049). Barcelona (Spain): IEEE.

\end{thebibliography}

\end{document}

