%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{832} David Rotger, Petia Radeva, E Fernandez-Nofrerias, \& J. Mauri. (2007). Blood Detection in IVUS Images for 3D Volume of Lumen Changes Measurement Due to Different Drugs Administration. In \textit{Computer Analysis of Images and Patterns, 12th International Conference} (Vol. 4673, pp. 285--292). LNCS.

\end{thebibliography}

\end{document}

