%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{644} Joaquin Salas, Wendy Avalos, Rafael Casta{\~n}eda, \& Mario Maya. (2006). A machine-vision system to measure the parameters describing the performance of a Foucault pendulum. \textit{Machine Vision and Applications}, 133--138.

\end{thebibliography}

\end{document}

