%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{4006} Luca Ginanni Corradini, Simone Balocco, Luciano Maresca, Silvio Vitale, \& Matteo Stefanini. (2023). Anatomical Modifications After Stent Implantation: A Comparative Analysis Between CGuard, Wallstent, and Roadsaver Carotid Stents. \textit{Journal of Endovascular Therapy}, \textit{30}(1), 18--24.

\end{thebibliography}

\end{document}

