%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{3780} Joakim Bruslund Haurum, Meysam Madadi, Sergio Escalera, \& Thomas B. Moeslund. (2022). Multi-scale hybrid vision transformer and Sinkhorn tokenizer for sewer defect classification. \textit{AC - Automation in Construction}, \textit{144}, 104614.

\end{thebibliography}

\end{document}

