%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{3659} Joan Codina-Filba, Sergio Escalera, Joan Escudero, Coen Antens, Pau Buch-Cardona, \& Mireia Farrus. (2021). Mobile eHealth Platform for Home Monitoring of Bipolar Disorder. In \textit{27th ACM International Conference on Multimedia Modeling} (Vol. 12573, pp. 330--341). LNCS.

\end{thebibliography}

\end{document}

