%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{3145} Xavier Soria, Angel Sappa, \& Riad I. Hammoud. (2018). Wide-Band Color Imagery Restoration for RGB-NIR Single Sensor Images. \textit{SENS - Sensors}, \textit{18}(7), 2059.

\end{thebibliography}

\end{document}

