%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{308} M. Gomez, J. Mauri, E. Fernandez-Nofrerias, Oriol Rodriguez-Leor, Carme Julia, Misael Rosales, et al. (2002). Modelo fisico para la simulacion de ultrasonido Intravascular. \textit{XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Espa{\~n}ola de Cardiologia.}.

\end{thebibliography}

\end{document}

