%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{2853} Jose Ramirez Moreno, Juan R Revilla, Miguel Reyes, \& Sergio Escalera. (2016). Validaci{\'o}n del Software ADIBAS asociado al sensor Kinect de Microsoft para la evaluaci{\'o}n de la posici{\'o}n corporal. In \textit{4th Congreso WCPT-SAR}.

\end{thebibliography}

\end{document}

