%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{2729} Tadashi Araki, Sumit K. Banchhor, Narendra D. Londhe, Nobutaka Ikeda, Petia Radeva, Devarshi Shukla, et al. (2016). Reliable and Accurate Calcium Volume Measurement in Coronary Artery Using Intravascular Ultrasound Videos. \textit{JMS - Journal of Medical Systems}, \textit{40}(3), 51:1--51:20.

\end{thebibliography}

\end{document}

