%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{266} Francisco Jose Perales, Yuhua Luo, \& Juan J. Villanueva. (1991). Un metodo Automatico de Rotoscopia Sin Marcas para el Estudio del Movimiento Humano Basado en un modelo Biomecanico. In \textit{Primer Congreso Espa{\~n}ol de Informatica Grafica} (pp. 53--65).

\end{thebibliography}

\end{document}

