%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{2495} Patricia Marquez, H. Kause, A. Fuster, Aura Hernandez-Sabate, L. Florack, Debora Gil, et al. (2014). Factors Affecting Optical Flow Performance in Tagging Magnetic Resonance Imaging. In \textit{17th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention} (Vol. 8896, pp. 231--238). LNCS. Springer International Publishing.

\end{thebibliography}

\end{document}

