%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1768} Miguel Reyes, Jose Ramirez Moreno, Juan R Revilla, Petia Radeva, \& Sergio Escalera. (2011). ADiBAS: Sistema Multisensor de Adquisicion Automatica de Datos Corporales Objetivos, Robustos y Fiables para el Analisis de la Postura y el Movimiento. In \textit{6th Congreso Iberoamericano de Tecnologia de Apoyo a la Discapacidad} (pp. 939--944).

\end{thebibliography}

\end{document}

