%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1767} Francesco Ciompi, Oriol Pujol, Simone Balocco, Xavier Carrillo, J. Mauri, \& Petia Radeva. (2011). Automatic Key Frames Detection in Intravascular Ultrasound Sequences. In \textit{In MICCAI 2011 Workshop on Computing and Visualization for Intra Vascular Imaging}.

\end{thebibliography}

\end{document}

