%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1640} Oriol Rodriguez-Leon, Debora Gil, \& Eduard Fernandez-Nofrerias. (2006). Analisis en los cambios en el nivel de gris en las secuencias angiograficas mediante descriptores estadisticos para determinar la perfusion miocardica. \textit{REC - Revista Espa{\~n}ola de Cardiolog{\'\i}a}, \textit{59 Supl 2-166}(2), 128.

\end{thebibliography}

\end{document}

