%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1571} Josep Llados, Enric Marti, \& Jordi Regincos. (1993). Interpretaci{\'o}n de dise{\~n}os a mano alzada como t{\'e}cnica de entrada a un sistema CAD en un {\'a}mbito de arquitectura. In \textit{III National Conference on Computer Graphics}. Granada.

\end{thebibliography}

\end{document}

