%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{149} J. Pladellorens, M.J. Yzuel, J. Castell, \& Joan Serrat. (1993). Calculo automatico del volumen del ventriculo izquierdo. Comparacion con expertos. \textit{Optica Pura y Aplicada.}, 685--691.

\end{thebibliography}

\end{document}

