%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1368} Oriol Rodriguez-Leor, R. Hemetsberger, Francesco Ciompi, E Fernandez-Nofrerias, Angel Serrano, M. Bernet, et al. (2010). Caracteritzacio automatica de la placa mitjan{\c c}ant analisis del espectre de radiofreq{\"u}encia en estudi de ecografia intracoronaria: resultat de la fusio de dades invivo i exvivo. In \textit{22nd Congres Societat Catalana de Cardiologia,} (131).

\end{thebibliography}

\end{document}

