%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1316} Michal Drozdzal, Laura Igual, Petia Radeva, Jordi Vitria, Carolina Malagelada, \& Fernando Azpiroz. (2010). Aligning Endoluminal Scene Sequences in Wireless Capsule Endoscopy. In \textit{IEEE Computer Society Workshop on    Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis} (pp. 117--124).

\end{thebibliography}

\end{document}

