%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1287} David Rotger, Petia Radeva, \& N. Bruining. (2010). Automatic Detection of Bioabsorbable Coronary Stents in IVUS Images using a Cascade of Classifiers. \textit{TITB - IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine}, \textit{14}(2), 535--537.

\end{thebibliography}

\end{document}

