%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1228} Francesco Ciompi, Oriol Pujol, E Fernandez-Nofrerias, J. Mauri, \& Petia Radeva. (2009). ECOC Random Fields for Lumen Segmentation in Radial Artery IVUS Sequences. In \textit{12th International Conference on Medical Image and Computer Assisted Intervention} (Vol. 5762). LNCS. Springer Berlin Heidelberg.

\end{thebibliography}

\end{document}

