%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{1281} Fernando Vilari{\~n}o, Panagiota Spyridonos, Fosca De Iorio, Jordi Vitria, Fernando Azpiroz, \& Petia Radeva. (2010).<a target={\textquoteright}_blank{\textquoteright} href={\textquoteright}/files/VSI2010.pdf{\textquoteright}> "Intestinal Motility Assessment With Video Capsule Endoscopy: Automatic Annotation of Phasic Intestinal Contractions "</a> . \textit{IEEE Transactions on Medical Imaging}, \textit{29}(2), 246--259.

\end{thebibliography}

\end{document}

