%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2003}

O. Rodriguez, J. Mauri, E Fernandez-Nofrerias, J. Lopez, A. Tovar, R. Villuendas, et al. (2003). Modelo fisico para la simulacion de imagenes de ecografia intracoronaria. \textit{Revista Espa{\~n}ola de Cardiologia  (IF: 0.959), 56(2), Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares}.

\end{document}

