%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{2474} P. Ricaurte, C. Chilan, Cristhian A. Aguilera-Carrasco, Boris X. Vintimilla and Angel Sappa. 2014. Feature Point Descriptors: Infrared and Visible Spectra. \textit{SENS}, \textbf{14}(2), 3690--3701.

\end{thebibliography}

\end{document}

