%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{2196} Joan M. Nu{\~n}ez, Debora Gil, \& Fernando Vilari{\~n}o. (2013). Finger joint characterization from X-ray images for rheymatoid arthritis assessment. In \textit{6th International Conference on Biomedical Electronics and Devices} (pp. 288--292). SciTePress.

\end{thebibliography}

\end{document}

